From 4601066a4c295a4d1b8b5ce9a24c6cf43ec3f12b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mstsirkin <mstsirkin@0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652>
Date: Mon, 25 Nov 2013 12:28:07 +0000
Subject: content.tex: manual legacy pci device layout

rewrite legacy pci device layout using tabularx.
it was too wide for verbatim to lay out reasonably.

Signed-off-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>

git-svn-id: https://tools.oasis-open.org/version-control/svn/virtio@121 0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652
---
 virtio-v1.0-csd01.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'virtio-v1.0-csd01.tex')

diff --git a/virtio-v1.0-csd01.tex b/virtio-v1.0-csd01.tex
index 84337af..39a2c06 100644
--- a/virtio-v1.0-csd01.tex
+++ b/virtio-v1.0-csd01.tex
@@ -34,6 +34,7 @@
 \usepackage[no-math]{fontspec}
 \usepackage{xltxtra}
 \usepackage{etoolbox}
+\usepackage{tabularx}
 \usepackage{underscore}
 % This is an alternative to package underscore above
 % It makes it possible to disable hyphenation of upper-case
-- 
cgit v1.2.3

