From 6195eab8748671ffa9fb3f55d8502a9542e81a55 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mstsirkin <mstsirkin@0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652>
Date: Mon, 2 Dec 2013 20:05:28 +0000
Subject: tex: fix some urls

replace 1.0 with v1.0
make urls work correctly in html

Signed-off-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>

git-svn-id: https://tools.oasis-open.org/version-control/svn/virtio@151 0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652
---
 title.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'title.tex')

diff --git a/title.tex b/title.tex
index fc67350..3ff7e0e 100644
--- a/title.tex
+++ b/title.tex
@@ -14,8 +14,8 @@
 \oasisspecificationuris{Specification URIs}
 
 \begin{oasistitlesection}{This version}
-\url{\virtiourlbase/\virtiospecfile.pdf} (Authoritative)\newline
-\url{\virtiourlbase/\virtiospecfile.html}
+\virtiourlpdf (Authoritative)\newline
+\virtiourlhtml
 \end{oasistitlesection}
 
 \begin{oasistitlesection}{Previous version}
@@ -23,8 +23,8 @@ N/A
 \end{oasistitlesection}
 
 \begin{oasistitlesection}{Latest version}
-\url{http://docs.oasis-open.org/virtio/virtio/\virtiorev/virtio-v\virtiorev.pdf} (Authoritative)\newline
-\url{http://docs.oasis-open.org/virtio/virtio/\virtiorev/virtio-v\virtiorev.html}
+\virtiourllatestpdf (Authoritative)\newline
+\virtiourllatesthtml
 \end{oasistitlesection}
 
 \begin{oasistitlesection}{Technical Committee}
-- 
cgit v1.2.3

