From 981987a90072a444c53e5936ac31244310fb0326 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mstsirkin <mstsirkin@0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652>
Date: Mon, 22 Dec 2014 11:35:49 +0000
Subject: virtio: fix used element size

General ring description lists size for
used ring elements as 4, it must be 8.

VIRTIO-120

Cc: "Dr. David Alan Gilbert" <dgilbert@redhat.com>
Signed-off-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>

git-svn-id: https://tools.oasis-open.org/version-control/svn/virtio/branches/v1.0@448 0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652
---
 content.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'content.tex')

diff --git a/content.tex b/content.tex
index 91bf9f8..c105e8a 100644
--- a/content.tex
+++ b/content.tex
@@ -255,7 +255,7 @@ Descriptor Table  & 16        & $16 * $(Queue Size) \\
 \hline
 Available Ring    & 2         & $6 + 2 * $(Queue Size) \\
  \hline
-Used Ring         & 4         & $6 + 4 * $(Queue Size) \\
+Used Ring         & 4         & $6 + 8 * $(Queue Size) \\
  \hline
 \end{tabular}
 
-- 
cgit v1.2.3

