From 7232c520616404bdccb084c9058551b0ef4b82f1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mstsirkin <mstsirkin@0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652>
Date: Sun, 2 Mar 2014 21:36:54 +0000
Subject: legacy interface: move to terminology

Change accepted on VIRTIO TC Meeting, 3 December 2013

VIRTIO-64

Cc: Patrick Durusau <patrick@durusau.net

Signed-off-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>

git-svn-id: https://tools.oasis-open.org/version-control/svn/virtio@303 0c8fb4dd-22a2-4bb5-bc14-6c75a5f43652
---
 conformance.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'conformance.tex')

diff --git a/conformance.tex b/conformance.tex
index d72c3e2..0ea012a 100644
--- a/conformance.tex
+++ b/conformance.tex
@@ -236,9 +236,8 @@ Transitional Driver Conformance}\label{sec:Conformance / Legacy
 Interface: Transitional Device and 
 Transitional Driver Conformance}
 A conformant implementation MUST be either transitional or
-non-transitional, see \ref{sec:Basic Facilities of a Virtio
-Device / Feature Bits / Legacy Interface: A Note on transitions
-from earlier drafts}.
+non-transitional, see \ref{intro:Legacy
+Interface: Terminology}.
 
 A non-transitional implementation conforms to this specification
 if it satisfies all of the MUST or REQUIRED level requirements
@@ -253,7 +252,8 @@ for the transitional devices and drivers.
 The requirements for the legacy interface for transitional implementations
 are located in sections named "Legacy Interface" listed below:
 \begin{itemize}
-\item Section \ref{sec:Basic Facilities of a Virtio Device / Feature Bits / Legacy Interface: A Note on transitions from earlier drafts}
+\item Section \ref{sec:Basic Facilities of a Virtio Device /
+Feature Bits / Legacy Interface: A Note on Feature Bits}
 \item Section \ref{sec:Basic Facilities of a Virtio Device / Device Configuration Space / Legacy Interface: A Note on Configuration Space endian-ness}
 \item Section \ref{sec:Basic Facilities of a Virtio Device / Device Configuration Space / Legacy Interface: Device Configuration Space}
 \item Section \ref{sec:Basic Facilities of a Virtio Device / Virtqueues / Legacy Interfaces: A Note on Virtqueue Layout}
-- 
cgit v1.2.3

